Modulmaster MM-MP1063 – Relaxsessel 1DRF

anthrazitfarbene Mikrofaser Saddle & Chrom-Tellerfuß

Details

anthrazitfarbener Mikrofaserbezug mit Prägung in Lederoptik und heller Doppelstepp-Kontrastnaht

chromfarbener Metall-Tellerfuß

hochwertige Polyätherschaumpolsterung auf Wellenunterfederung

Rückenlehne mit hochwertiger Polyätherschaumpolsterung

manuelle Relaxfunktionen

Leichter Körperdruck senkt den Rücken und schiebt den Sitz nach vorn,

während die Beinauflage nach oben fährt

mehrfach manuell mit Rasterbeschlag verstellbares Kopfpolster

360 Grad drehbar

belastbar bis maximal 110 kg

Maße

ca. 71 x 112 x 83 cm (BxHxT)

Sitzhöhe ca. 47 cm

Sitztiefe ca. 53 cm

Relaxlänge ca. 176 cm

Highlights der Serie

drei Ergonomiegrößen

jeweils drei Rücken- und Armlehnvarianten erhältlich

Metall- und Holzfußvarianten in verschiedenen Farben und Ausführungen bestellbar

mit manuellen oder motorischen Funktionen ergänzbar

umfangreiche Stoffkollektion – mit und ohne Kontrastnähten

Goldenes M

Made in Europe